en	new.page_title
bg	Създаване на %entity_name%

en	show.page_title
bg	%entity_name% (#%entity_id%)

en	edit.page_title
bg	Редактиране на %entity_name% (#%entity_id%)

en	list.page_title
bg	%entity_name%

en	search.page_title
bg	{0} Няма резултати|{1} Един резултат|]1,Inf] <strong>%count%</strong> резултата

en	search.no_results
bg	Няма резултати.

en	list.row_actions
bg	Действия

en	paginator.first
bg	Първа

en	paginator.previous
bg	Предишна

en	paginator.next
bg	Следваща

en	paginator.last
bg	Последна

en	paginator.counter
bg	<strong>%start%</strong>–<strong>%end%</strong> от <strong>%results%</strong>

en	label.true
bg	Да

en	label.false
bg	Не

en	label.empty
bg	Празно

en	label.null

en	label.nullable_field
bg	Да се остави празно

en	label.object
bg	Обект от PHP

en	label.inaccessible
bg	Недостъпно

en	label.inaccessible.explanation
bg	За това поле не съществува обектов метод за достъп (getter), нито пък съответната обектова променлива е публично достъпна (public).

en	user.logged_in_as
bg	Влезли сте като

en	user.unnamed
bg	Безименен потребител

en	user.anonymous
bg	Анонимен потребител

en	user.signout
bg	Изход

en	toggle_navigation
bg	Включване/изключване на навигацията

en	delete_modal.title
bg	Наистина ли желаете да изтриете записа?

en	delete_modal.content
bg	Това действие е необратимо.

en	delete_modal.action
bg	Изтриване

en	action.add_new_item
bg	Добавяне на нов елемент

en	action.add_another_item
bg	Добавяне на още един елемент

en	action.remove_item
bg	Изтриване на елемента

en	errors
bg	Грешка|Грешки

en	form.are_you_sure
bg	Не сте записали направените във формуляра промени.

en	show.remaining_items
bg	{1} има още един елемент, който не е показан в списъка|]1,Inf] още %count% елемента не са показани в списъка